∞∫ −∞ e^{−x2} dx 2 = ∞∫ −∞ ∞∫ −∞ e^{−(x2+y2)} dx dy

= 2π∫ 0 ∞∫ 0 e^{−r2} r dr dθ

= 2π∫ 0 [ − e^{−r2} 2 ]_{r=∞} r=0 dθ = π.